
C RCS file, release, date & time of last delta, author, state, [and locker]
C $Header: /project/air5/sjr/CMAS4.5/rel/models/include/ICL/src/mech/saprc99/mech.def,v 1.1.1.1 2005/09/09 19:03:12 sjr Exp $ 

C what(1) key, module and SID; SCCS file; date and time of last delta:
C %W% %P% %G% %U%

! SAPRC-99 Fixed Parameter Mechanism 
! Created from BASEMECH.XLS 21-Jan-2000 18:19
! Modified by Jerry Gipson 02/08/01 for Models3 implementation:
!   1)  Added Mechanism name
!   2)  Changed REACTIONS(CM)  to REACTIONS[CM]
!   3)  Changed species BZ(NO2)_O to BZNO2_O
!   4)  Added zero activation energies for <32> (special type %3)
!   5)  Added recations for formic, acetic, and higher organic acids
!   6)  Modified labels of photolysis reactions 


SAPRC99

REACTIONS[CM] =
<1> NO2 = NO + O3P # 1.0/<NO2_SAPRC99>;
<2> O3P + O2 + M = O3 # 5.68e-34^-2.80;
<3> O3P + O3 =  # 8.00e-12@2060;
<4> O3P + NO + M = NO2 # 1.00e-31^-1.60;
<5> O3P + NO2 = NO # 6.50e-12@-120;
<6> O3P + NO2 = NO3 # 9.00e-32^-2.00&2.20e-11&0.80&1.0;
<8> O3 + NO = NO2 # 1.80e-12@1370;
<9> O3 + NO2 = NO3 # 1.40e-13@2470;
<10> NO + NO3 = 2*NO2 # 1.80e-11@-110;
<11> NO + NO + O2 = 2*NO2 # 3.30e-39@-530;
<12> NO2 + NO3 = N2O5 # 2.80e-30^-3.50&2.00e-12^0.20&0.45&1.0;
<13> N2O5 = NO2 + NO3 # 1.00e-03^-3.50@11000&9.70e+14^0.10@11080&0.45&1.0;
<14> N2O5 + H2O = 2*HNO3 # 2.60e-22;
<17> NO2 + NO3 = NO + NO2 # 4.50e-14@1260;
<18> NO3 = NO # 1.0/<NO3NO_SAPRC99>;
<19> NO3 = NO2 + O3P # 1.0/<NO3NO2_SAPRC99>;
<20> O3 = O3P # 1.0/<O3O3P_SAPRC99>;
<21> O3 = O1D2 # 1.0/<O3O1D_SAPRC99>;
<22> O1D2 + H2O = 2*HO # 2.20e-10;
<23> O1D2 + M = O3P # 2.09e-11@-95;
<24> HO + NO = HONO # 7.00e-31^-2.60&3.60e-11^-0.10&0.60&1.0;
<25> HONO = HO + NO # 1.0/<HONO_NO_SAPRC99>;
<26> HONO = HO2 + NO2 # 1.0/<HONO_NO2_SAPRC99>;
<27> HO + HONO = NO2 # 2.70e-12@-260;
<28> HO + NO2 = HNO3 # 2.43e-30^-3.10&1.67e-11^-2.10&0.60&1.0;
<29> HO + NO3 = HO2 + NO2 # 2.00e-11;
<30> HO + HNO3 = NO3 %2 # 7.20e-15@-785&4.10e-16@-1440&1.90e-33@-725;
<31> HNO3 = HO + NO2 # 1.0/<HNO3_SAPRC99>;
<32> HO + CO = HO2 %3 # 1.30e-13@0.0&3.19e-33@0.0;
<33> HO + O3 = HO2 # 1.90e-12@1000;
<34> HO2 + NO = HO + NO2 # 3.40e-12@-270;
<35> HO2 + NO2 = HNO4 # 1.80e-31^-3.20&4.70e-12&0.60&1.0;
<36> HNO4 = HO2 + NO2 # 4.10e-05@10650&5.70e+15@11170&0.50&1.0;
<37> HNO4 = 0.61*HO2 + 0.61*NO2 + 0.39*HO + 0.39*NO3 # 1.0/<HO2NO2_SAPRC99>;
<38> HNO4 + HO = NO2 # 1.50e-12@-360;
<39> HO2 + O3 = HO # 1.40e-14@600;
<40A> HO2 + HO2 = HO2H %3 # 2.20e-13@-600&1.85e-33@-980;
<40B> HO2 + HO2 + H2O = HO2H %3 # 3.08e-34@-2800&2.59e-54@-3180;
<41> NO3 + HO2 = 0.8*HO + 0.8*NO2 + 0.2*HNO3 # 4.00e-12;
<42> NO3 + NO3 = 2*NO2 # 8.50e-13@2450;
<43> HO2H = 2*HO # 1.0/<H2O2_SAPRC99>;
<44> HO2H + HO = HO2 # 2.90e-12@160;
<45> HO + HO2 =  # 4.80e-11@-250;
<S2OH> HO + SO2 = HO2 + SULF # 4.00e-31^-3.30&2.00e-12&0.45&1.0;
<H2OH> HO + H2 = HO2 # 7.70e-12@2100;
<MER1> C_O2 + NO = NO2 + HCHO + HO2 # 2.80e-12@-285;
<MER4> C_O2 + HO2 = COOH # 3.80e-13@-780;
<MEN3> C_O2 + NO3 = HCHO + HO2 + NO2 # 1.30e-12;
<MER5> C_O2 + C_O2 = MEOH + HCHO # 2.45e-14@-710;
<MER6> C_O2 + C_O2 = 2*HCHO + 2*HO2 # 5.90e-13@509;
<RRNO> RO2_R + NO = NO2 + HO2 # 2.70e-12@-360;
<RRH2> RO2_R + HO2 = ROOH # 1.90e-13@-1300;
<RRN3> RO2_R + NO3 = NO2 + HO2 # 2.30e-12;
<RRME> RO2_R + C_O2 = HO2 + 0.75*HCHO + 0.25*MEOH # 2.00e-13;
<RRR2> RO2_R + RO2_R = HO2 # 3.50e-14;
<R2NO> R2O2 + NO = NO2 # 1.0*K<RRNO>;
<R2H2> R2O2 + HO2 = HO2 # 1.0*K<RRH2>;
<R2N3> R2O2 + NO3 = NO2 # 1.0*K<RRN3>;
<R2ME> R2O2 + C_O2 = C_O2 # 1.0*K<RRME>;
<R2RR> R2O2 + RO2_R = RO2_R # 1.0*K<RRR2>;
<R2R3> R2O2 + R2O2 =  # 1.0*K<RRR2>;
<RNNO> RO2_N + NO = RNO3 # 1.0*K<RRNO>;
<RNH2> RO2_N + HO2 = ROOH # 1.0*K<RRH2>;
<RNME> RO2_N + C_O2 = HO2 + 0.25*MEOH + 0.5*MEK + 0.5*PROD2 + 0.75*HCHO
        # 1.0*K<RRME>;
<RNN3> RO2_N + NO3 = NO2 + HO2 + MEK # 1.0*K<RRN3>;
<RNRR> RO2_N + RO2_R = HO2 + 0.5*MEK + 0.5*PROD2 # 1.0*K<RRR2>;
<RNR2> RO2_N + R2O2 = RO2_N # 1.0*K<RRR2>;
<RNRN> RO2_N + RO2_N = MEK + HO2 + PROD2 # 1.0*K<RRR2>;
<APN2> CCO_O2 + NO2 = PAN # 2.70e-28^-7.10&1.20e-11^-0.90&0.30&1.0;
<DPAN> PAN = CCO_O2 + NO2 # 4.90e-03@12100&4.00e+16@13600&0.30&1.0;
<APNO> CCO_O2 + NO = C_O2 + NO2 # 7.80e-12@-300;
<APH2> CCO_O2 + HO2 = 0.75*CCO_OOH + 0.25*CCO_OH + 0.25*O3 # 4.30e-13@-1040;
<APN3> CCO_O2 + NO3 = C_O2 + NO2 # 4.00e-12;
<APME> CCO_O2 + C_O2 = CCO_OH + HCHO # 1.80e-12@-500;
<APRR> CCO_O2 + RO2_R = CCO_OH # 7.50e-12;
<APR2> CCO_O2 + R2O2 = CCO_O2 # 1.0*K<APRR>;
<APRN> CCO_O2 + RO2_N = CCO_OH + PROD2 # 1.0*K<APRR>;
<APAP> CCO_O2 + CCO_O2 = 2*C_O2 # 2.90e-12@-500;
<PPN2> RCO_O2 + NO2 = PAN2 # 1.20e-11^-0.90;
<PAN2> PAN2 = RCO_O2 + NO2 # 2.00e+15@12800;
<PPNO> RCO_O2 + NO = NO2 + CCHO + RO2_R # 1.25e-11@-240;
<PPH2> RCO_O2 + HO2 = 0.75*RCO_OOH + 0.25*RCO_OH + 0.25*O3 # 1.0*K<APH2>;
<PPN3> RCO_O2 + NO3 = NO2 + CCHO + RO2_R # 1.0*K<APN3>;
<PPME> RCO_O2 + C_O2 = RCO_OH + HCHO # 1.0*K<APME>;
<PPRR> RCO_O2 + RO2_R = RCO_OH # 1.0*K<APRR>;
<PPR2> RCO_O2 + R2O2 = RCO_O2 # 1.0*K<APRR>;
<PPRN> RCO_O2 + RO2_N = RCO_OH + PROD2 # 1.0*K<APRR>;
<PPAP> RCO_O2 + CCO_O2 = C_O2 + CCHO + RO2_R # 1.0*K<APAP>;
<PPPP> RCO_O2 + RCO_O2 = 2*CCHO + 2*RO2_R # 1.0*K<APAP>;
<BPN2> BZCO_O2 + NO2 = PBZN # 1.37e-11;
<BPAN> PBZN = BZCO_O2 + NO2 # 7.90e+16@14000;
<BPNO> BZCO_O2 + NO = NO2 + BZ_O + R2O2 # 1.0*K<PPNO>;
<BPH2> BZCO_O2 + HO2 = 0.75*RCO_OOH + 0.25*RCO_OH + 0.25*O3 # 1.0*K<APH2>;
<BPN3> BZCO_O2 + NO3 = NO2 + BZ_O + R2O2 # 1.0*K<APN3>;
<BPME> BZCO_O2 + C_O2 = RCO_OH + HCHO # 1.0*K<APME>;
<BPRR> BZCO_O2 + RO2_R = RCO_OH # 1.0*K<APRR>;
<BPR2> BZCO_O2 + R2O2 = BZCO_O2 # 1.0*K<APRR>;
<BPRN> BZCO_O2 + RO2_N = RCO_OH + PROD2 # 1.0*K<APRR>;
<BPAP> BZCO_O2 + CCO_O2 = C_O2 + BZ_O + R2O2 # 1.0*K<APAP>;
<BPPP> BZCO_O2 + RCO_O2 = CCHO + RO2_R + BZ_O + R2O2 # 1.0*K<APAP>;
<BPBP> BZCO_O2 + BZCO_O2 = 2*BZ_O + 2*R2O2 # 1.0*K<APAP>;
<MPN2> MA_RCO3 + NO2 = MA_PAN # 1.0*K<PPN2>;
<MPPN> MA_PAN = MA_RCO3 + NO2 # 1.60e+16@13486;
<MPNO> MA_RCO3 + NO = NO2 + HCHO + CCO_O2 # 1.0*K<PPNO>;
<MPH2> MA_RCO3 + HO2 = 0.75*RCO_OOH + 0.25*RCO_OH + 0.25*O3 # 1.0*K<APH2>;
<MPN3> MA_RCO3 + NO3 = NO2 + HCHO + CCO_O2 # 1.0*K<APN3>;
<MPME> MA_RCO3 + C_O2 = RCO_OH + HCHO # 1.0*K<APME>;
<MPRR> MA_RCO3 + RO2_R = RCO_OH # 1.0*K<APRR>;
<MPR2> MA_RCO3 + R2O2 = MA_RCO3 # 1.0*K<APRR>;
<MPRN> MA_RCO3 + RO2_N = 2*RCO_OH # 1.0*K<APRR>;
<MPAP> MA_RCO3 + CCO_O2 = C_O2 + HCHO + CCO_O2 # 1.0*K<APAP>;
<MPPP> MA_RCO3 + RCO_O2 = HCHO + CCO_O2 + CCHO + RO2_R # 1.0*K<APAP>;
<MPBP> MA_RCO3 + BZCO_O2 = HCHO + CCO_O2 + BZ_O + R2O2 # 1.0*K<APAP>;
<MPMP> MA_RCO3 + MA_RCO3 = 2*HCHO + 2*CCO_O2 # 1.0*K<APAP>;
<TBON> TBU_O + NO2 = RNO3 # 2.40e-11;
<TBOD> TBU_O = ACET + C_O2 # 7.50e+14@8152;
<BRN2> BZ_O + NO2 = NPHE # 2.30e-11@-150;
<BRH2> BZ_O + HO2 = PHEN # 1.0*K<RRH2>;
<BRXX> BZ_O = PHEN # 1.00e-03;
<BNN2> BZNO2_O + NO2 =  # 1.0*K<BRN2>;
<BNH2> BZNO2_O + HO2 = NPHE # 1.0*K<RRH2>;
<BNXX> BZNO2_O = NPHE # 1.0*K<BRXX>;
<FAHV> HCHO = 2*HO2 + CO # 1.0/<HCHO_R_SAPRC99>;
<FAVS> HCHO = CO # 1.0/<HCHO_M_SAPRC99>;
<FAOH> HCHO + HO = HO2 + CO # 8.60e-12@-20;
<FAH2> HCHO + HO2 = HOCOO # 9.70e-15@-625;
<FAHR> HOCOO = HO2 + HCHO # 2.40e+12@7000;
<FAHN> HOCOO + NO = HCOOH + NO2 + HO2 # 1.0*K<MER1>;
<FAN3> HCHO + NO3 = HNO3 + HO2 + CO # 2.00e-12@2431;
<AAOH> CCHO + HO = CCO_O2 # 5.60e-12@-310;
<AAHV> CCHO = CO + HO2 + C_O2 # 1.0/<CCHO_R_SAPRC99>;
<AAN3> CCHO + NO3 = HNO3 + CCO_O2 # 1.40e-12@1860;
<PAOH> RCHO + HO = 0.034*RO2_R + 0.001*RO2_N + 0.965*RCO_O2 + 0.034*CO +
         0.034*CCHO # 2.00e-11;
<PAHV> RCHO = CCHO + RO2_R + CO + HO2 # 1.0/<C2CHO_SAPRC99>;
<PAN3> RCHO + NO3 = HNO3 + RCO_O2 # 1.40e-12@1771;
<K3OH> ACET + HO = HCHO + CCO_O2 + R2O2 # 1.10e-12@520;
<K3HV> ACET = CCO_O2 + C_O2 # 1.0/<ACETONE_SAPRC99>;
<K4OH> MEK + HO = 0.37*RO2_R + 0.042*RO2_N + 0.616*R2O2 + 0.492*CCO_O2 +
         0.096*RCO_O2 + 0.115*HCHO + 0.482*CCHO + 0.37*RCHO # 1.30e-12^2.00@25;
<K4HV> MEK = CCO_O2 + CCHO + RO2_R # 1.50e-1/<KETONE_SAPRC99>;
<MeOH> MEOH + HO = HCHO + HO2 # 3.10e-12^2.00@360;
<MER9> COOH + HO = 0.35*HCHO + 0.35*HO + 0.65*C_O2 # 2.90e-12@-190;
<MERA> COOH = HCHO + HO2 + HO # 1.0/<COOH_SAPRC99>;
<LPR9> ROOH + HO = RCHO + 0.34*RO2_R + 0.66*HO # 1.10e-11;
<LPRA> ROOH = RCHO + HO2 + HO # 1.0/<COOH_SAPRC99>;
<GLHV> GLY = 2*CO + 2*HO2 # 1.0/<GLY_R_SAPRC99>;
<GLVM> GLY = HCHO + CO # 6.00e-3/<GLY_ABS_SAPRC99>;
<GLOH> GLY + HO = 0.63*HO2 + 1.26*CO + 0.37*RCO_O2 # 1.10e-11;
<GLN3> GLY + NO3 = HNO3 + 0.63*HO2 + 1.26*CO + 0.37*RCO_O2 # 2.80e-12@2376;
<MGHV> MGLY = HO2 + CO + CCO_O2 # 1.0/<MGLY_ADJ_SAPRC99>;
<MGOH> MGLY + HO = CO + CCO_O2 # 1.50e-11;
<MGN3> MGLY + NO3 = HNO3 + CO + CCO_O2 # 1.40e-12@1895;
<BAHV> BACL = 2*CCO_O2 # 1.0/<BACL_ADJ_SAPRC99>;
<PHOH> PHEN + HO = 0.24*BZ_O + 0.76*RO2_R + 0.23*GLY # 2.63e-11;
<PHN3> PHEN + NO3 = HNO3 + BZ_O # 3.78e-12;
<CROH> CRES + HO = 0.24*BZ_O + 0.76*RO2_R + 0.23*MGLY # 4.20e-11;
<CRN3> CRES + NO3 = HNO3 + BZ_O # 1.37e-11;
<NPN3> NPHE + NO3 = HNO3 + BZNO2_O # 1.0*K<PHN3>;
<BZOH> BALD + HO = BZCO_O2 # 1.29e-11;
<BZHV> BALD =  # 5.00e-2/<BZCHO_SAPRC99>;
<BZNT> BALD + NO3 = HNO3 + BZCO_O2 # 1.40e-12@1872;
<MAOH> METHACRO + HO = 0.5*RO2_R + 0.416*CO + 0.084*HCHO + 0.416*MEK +
         0.084*MGLY + 0.5*MA_RCO3 # 1.86e-11@-176;
<MAO3> METHACRO + O3 = 0.008*HO2 + 0.1*RO2_R + 0.208*HO + 0.1*RCO_O2 + 0.45*CO +
         0.2*HCHO + 0.9*MGLY + 0.333*HCOOH # 1.36e-15@2114;
<MAN3> METHACRO + NO3 = 0.5*HNO3 + 0.5*RO2_R + 0.5*CO + 0.5*MA_RCO3
        # 1.50e-12@1726;
<MAOP> METHACRO + O3P = RCHO # 6.34e-12;
<MAHV> METHACRO = 0.34*HO2 + 0.33*RO2_R + 0.33*HO + 0.67*CCO_O2 + 0.67*CO +
         0.67*HCHO + 0.33*MA_RCO3 # 4.10e-3/<ACROLEIN_SAPRC99>;
<MVOH> MVK + HO = 0.3*RO2_R + 0.025*RO2_N + 0.675*R2O2 + 0.675*CCO_O2 +
         0.3*HCHO + 0.675*RCHO + 0.3*MGLY # 4.14e-12@-453;
<MVO3> MVK + O3 = 0.064*HO2 + 0.05*RO2_R + 0.164*HO + 0.05*RCO_O2 + 0.475*CO +
         0.1*HCHO + 0.95*MGLY + 0.351*HCOOH # 7.51e-16@1520;
<MVOP> MVK + O3P = 0.45*RCHO + 0.55*MEK # 4.32e-12;
<MVHV> MVK = 0.3*C_O2 + 0.7*CO + 0.7*PROD2 + 0.3*MA_RCO3
             # 2.10e-3/<ACROLEIN_SAPRC99>;
<IPOH> ISOPROD + HO = 0.67*RO2_R + 0.041*RO2_N + 0.289*MA_RCO3 + 0.336*CO +
         0.055*HCHO + 0.129*CCHO + 0.013*RCHO + 0.15*MEK + 0.332*PROD2 +
         0.15*GLY + 0.174*MGLY # 6.19e-11;
<IPO3> ISOPROD + O3 = 0.4*HO2 + 0.048*RO2_R + 0.048*RCO_O2 + 0.285*HO +
         0.498*CO + 0.125*HCHO + 0.047*CCHO + 0.21*MEK + 0.023*GLY +
         0.742*MGLY + 0.1*HCOOH + 0.372*RCO_OH # 4.18e-18;
<IPN3> ISOPROD + NO3 = 0.799*RO2_R + 0.051*RO2_N + 0.15*MA_RCO3 + 0.572*CO +
         0.15*HNO3 + 0.227*HCHO + 0.218*RCHO + 0.008*MGLY + 0.572*RNO3
        # 1.00e-13;
<IPHV> ISOPROD = 1.233*HO2 + 0.467*CCO_O2 + 0.3*RCO_O2 + 1.233*CO + 0.3*HCHO +
         0.467*CCHO + 0.233*MEK # 4.10e-3/<ACROLEIN_SAPRC99>;
<K6OH> PROD2 + HO = 0.379*HO2 + 0.473*RO2_R + 0.07*RO2_N + 0.029*CCO_O2 +
         0.049*RCO_O2 + 0.213*HCHO + 0.084*CCHO + 0.558*RCHO + 0.115*MEK +
         0.329*PROD2 # 1.50e-11;
<K6HV> PROD2 = 0.96*RO2_R + 0.04*RO2_N + 0.515*R2O2 + 0.667*CCO_O2 +
         0.333*RCO_O2 + 0.506*HCHO + 0.246*CCHO + 0.71*RCHO 
         # 2.00e-2/<KETONE_SAPRC99>;
<RNOH> RNO3 + HO = 0.338*NO2 + 0.113*HO2 + 0.376*RO2_R + 0.173*RO2_N +
         0.596*R2O2 + 0.01*HCHO + 0.439*CCHO + 0.213*RCHO + 0.006*ACET +
         0.177*MEK + 0.048*PROD2 + 0.31*RNO3 # 7.80e-12;
<RNHV> RNO3 = NO2 + 0.341*HO2 + 0.564*RO2_R + 0.095*RO2_N + 0.152*R2O2 +
         0.134*HCHO + 0.431*CCHO + 0.147*RCHO + 0.02*ACET + 0.243*MEK +
         0.435*PROD2 # 1.0/<IC3ONO2_SAPRC99>;
<D1OH> DCB1 + HO = RCHO + RO2_R + CO # 5.00e-11;
<D1O3> DCB1 + O3 = 1.5*HO2 + 0.5*HO + 1.5*CO + GLY # 2.00e-18;
<D2OH> DCB2 + HO = R2O2 + RCHO + CCO_O2 # 5.00e-11;
<D2HV> DCB2 = RO2_R + 0.5*CCO_O2 + 0.5*HO2 + CO + R2O2 + 0.5*GLY + 0.5*MGLY
        # 3.65e-1/<MGLY_ABS_SAPRC99>;
<D3OH> DCB3 + HO = R2O2 + RCHO + CCO_O2 # 5.00e-11;
<D3HV> DCB3 = RO2_R + 0.5*CCO_O2 + 0.5*HO2 + CO + R2O2 + 0.5*GLY + 0.5*MGLY
        # 7.28e+0/<ACROLEIN_SAPRC99>;
<c1OH> CH4 + HO = C_O2 # 2.15e-12@1735;
<etOH> ETHENE + HO = RO2_R + 1.61*HCHO + 0.195*CCHO # 1.96e-12@-438;
<etO3> ETHENE + O3 = 0.12*HO + 0.12*HO2 + 0.5*CO + HCHO + 0.37*HCOOH
        # 9.14e-15@2580;
<etN3> ETHENE + NO3 = RO2_R + RCHO # 4.39e-13^2.00@2282;
<etOA> ETHENE + O3P = 0.5*HO2 + 0.2*RO2_R + 0.3*C_O2 + 0.491*CO + 0.191*HCHO +
         0.25*CCHO + 0.009*GLY # 1.04e-11@792;
<isOH> ISOPRENE + HO = 0.907*RO2_R + 0.093*RO2_N + 0.079*R2O2 + 0.624*HCHO +
         0.23*METHACRO + 0.32*MVK + 0.357*ISOPROD # 2.50e-11@-408;
<isO3> ISOPRENE + O3 = 0.266*HO + 0.066*RO2_R + 0.008*RO2_N + 0.126*R2O2 +
         0.192*MA_RCO3 + 0.275*CO + 0.592*HCHO + 0.1*PROD2 + 0.39*METHACRO +
         0.16*MVK + 0.204*HCOOH + 0.15*RCO_OH # 7.86e-15@1912;
<isN3> ISOPRENE + NO3 = 0.187*NO2 + 0.749*RO2_R + 0.064*RO2_N + 0.187*R2O2 +
         0.936*ISOPROD # 3.03e-12@448;
<isOP> ISOPRENE + O3P = 0.01*RO2_N + 0.24*R2O2 + 0.25*C_O2 + 0.24*MA_RCO3 +
         0.24*HCHO + 0.75*PROD2 # 3.60e-11;
<t1OH> TRP1 + HO = 0.75*RO2_R + 0.25*RO2_N + 0.5*R2O2 + 0.276*HCHO +
         0.474*RCHO + 0.276*PROD2 # 1.83e-11@-449;
<t1O3> TRP1 + O3 = 0.567*HO + 0.033*HO2 + 0.031*RO2_R + 0.18*RO2_N +
         0.729*R2O2 + 0.123*CCO_O2 + 0.201*RCO_O2 + 0.157*CO + 0.235*HCHO +
         0.205*RCHO + 0.13*ACET + 0.276*PROD2 + 0.001*GLY + 0.031*BACL +
         0.103*HCOOH + 0.189*RCO_OH # 1.08e-15@821;
<t1N3> TRP1 + NO3 = 0.474*NO2 + 0.276*RO2_R + 0.25*RO2_N + 0.75*R2O2 +
         0.474*RCHO + 0.276*RNO3 # 3.66e-12@-175;
<t1OP> TRP1 + O3P = 0.147*RCHO + 0.853*PROD2 # 3.27e-11;
<a1OH> ALK1 + HO = RO2_R + CCHO # 1.37e-12^2.00@498;
<a2OH> ALK2 + HO = 0.246*HO + 0.121*HO2 + 0.612*RO2_R + 0.021*RO2_N + 0.16*CO +
         0.039*HCHO + 0.155*RCHO + 0.417*ACET + 0.248*GLY + 0.121*HCOOH
        # 9.87e-12@671;
<a3OH> ALK3 + HO = 0.695*RO2_R + 0.07*RO2_N + 0.559*R2O2 + 0.236*TBU_O +
         0.026*HCHO + 0.445*CCHO + 0.122*RCHO + 0.024*ACET + 0.332*MEK
        # 1.02e-11@434;
<a4OH> ALK4 + HO = 0.835*RO2_R + 0.143*RO2_N + 0.936*R2O2 + 0.011*C_O2 +
         0.011*CCO_O2 + 0.002*CO + 0.024*HCHO + 0.455*CCHO + 0.244*RCHO +
         0.452*ACET + 0.11*MEK + 0.125*PROD2 # 5.95e-12@91;
<a5OH> ALK5 + HO = 0.653*RO2_R + 0.347*RO2_N + 0.948*R2O2 + 0.026*HCHO +
         0.099*CCHO + 0.204*RCHO + 0.072*ACET + 0.089*MEK + 0.417*PROD2
        # 1.11e-11@52;
<b1OH> ARO1 + HO = 0.224*HO2 + 0.765*RO2_R + 0.011*RO2_N + 0.055*PROD2 +
         0.118*GLY + 0.119*MGLY + 0.017*PHEN + 0.207*CRES + 0.059*BALD +
         0.491*DCB1 + 0.108*DCB2 + 0.051*DCB3 # 1.81e-12@-355;
<b2OH> ARO2 + HO = 0.187*HO2 + 0.804*RO2_R + 0.009*RO2_N + 0.097*GLY +
         0.287*MGLY + 0.087*BACL + 0.187*CRES + 0.05*BALD + 0.561*DCB1 +
         0.099*DCB2 + 0.093*DCB3 # 2.64e-11;
<o1OH> OLE1 + HO = 0.91*RO2_R + 0.09*RO2_N + 0.205*R2O2 + 0.732*HCHO +
         0.294*CCHO + 0.497*RCHO + 0.005*ACET + 0.119*PROD2 # 7.10e-12@-451;
<o1O3> OLE1 + O3 = 0.155*HO + 0.056*HO2 + 0.022*RO2_R + 0.001*RO2_N +
         0.076*C_O2 + 0.345*CO + 0.5*HCHO + 0.154*CCHO + 0.363*RCHO +
         0.001*ACET + 0.215*PROD2 + 0.185*HCOOH + 0.05*CCO_OH + 0.119*RCO_OH
        # 2.62e-15@1640;
<o1N3> OLE1 + NO3 = 0.824*RO2_R + 0.176*RO2_N + 0.488*R2O2 + 0.009*CCHO +
         0.037*RCHO + 0.024*ACET + 0.511*RNO3 # 4.45e-14@376;
<o1OP> OLE1 + O3P = 0.45*RCHO + 0.437*MEK + 0.113*PROD2 # 1.07e-11@234;
<o2OH> OLE2 + HO = 0.918*RO2_R + 0.082*RO2_N + 0.001*R2O2 + 0.244*HCHO +
         0.732*CCHO + 0.511*RCHO + 0.127*ACET + 0.072*MEK + 0.061*BALD +
         0.025*METHACRO + 0.025*ISOPROD # 1.74e-11@-384;
<o2O3> OLE2 + O3 = 0.378*HO + 0.003*HO2 + 0.033*RO2_R + 0.002*RO2_N +
         0.137*R2O2 + 0.197*C_O2 + 0.137*CCO_O2 + 0.006*RCO_O2 + 0.265*CO +
         0.269*HCHO + 0.456*CCHO + 0.305*RCHO + 0.045*ACET + 0.026*MEK +
         0.006*PROD2 + 0.042*BALD + 0.026*METHACRO + 0.073*HCOOH +
         0.129*CCO_OH + 0.303*RCO_OH # 5.02e-16@461;
<o2N3> OLE2 + NO3 = 0.391*NO2 + 0.442*RO2_R + 0.136*RO2_N + 0.711*R2O2 +
         0.03*C_O2 + 0.079*HCHO + 0.507*CCHO + 0.151*RCHO + 0.102*ACET +
         0.001*MEK + 0.015*BALD + 0.048*MVK + 0.321*RNO3 # 7.26e-13;
<o2OP> OLE2 + O3P = 0.013*HO2 + 0.012*RO2_R + 0.001*RO2_N + 0.012*CO +
         0.069*RCHO + 0.659*MEK + 0.259*PROD2 + 0.012*METHACRO # 2.09e-11;
<c1OH> HCOOH + HO = HO2 # 4.5E-13;
<c2OH> CCO_OH + HO = 0.13*RO2_R + 0.87*C_O2 + 0.13*MGLY # 8.00E-13;
<c3OH> RCO_OH + HO = RO2_R + 0.605*CCHO + 0.21*RCHO + 0.185*BACL # 1.16E-12;
endmech
